NAME           testclik

DESCRIPTION    'testclik'

STUB           't:\WINSTUB.EXE'

CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

EXETYPE        WINDOWS

SEGMENTS
       _RES  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192

EXPORTS        WndProc
               AboutDlgProc
               PickDlgProc
